% -*- TeX:de -*-
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[german]{babel} % german text
\usepackage[DIV12]{typearea} % size of printable area
\usepackage[T1]{fontenc} % font encoding
%\usepackage[latin1]{inputenc} % most likely on Windows
\usepackage[utf8]{inputenc} % probably on Linux

\usepackage{graphicx} % to include images
\usepackage{subfigure} % for creating subfigures
\usepackage{amsmath} % a bunch of symbols
\usepackage{amssymb} % even more symbols
\usepackage{booktabs} % pretty tables

% a floating environment for circuits
\usepackage{float}
\usepackage{caption}

\newfloat{circuit}{tbph}{circuits}
\floatname{circuit}{Schaltplan}

% a floating environment for diagrams
\newfloat{diagram}{tbph}{diagrams}
\floatname{diagram}{Diagramm}

\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault} % use sans-serif font as default

\selectlanguage{german} % use german
\sloppy % friendly typesetting

\begin{document}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% create title
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\title{Protokollierung der Laborübung}
\author{}
\date{}

\maketitle

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% start of actual document
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\section{Generelle Richtlinien}

Jede(r) Student(in) sollte sich eine Mappe mit den Versuchsprotokollen
anlegen. Welche(r) Student(in) das Laborprotokoll erstellt liegt im
Ermessen der Laborgruppe. Es wäre jedoch von Vorteil, wenn
entsprechende Kopien für die Teilnehmer der Gruppe angefertigt
werden. \emph{Jede(r)} in der Gruppe muss mit dem Inhalt des
Protokolls vertraut sein. Das Protokoll selbst ist in jedem Fall ein
wesentlicher Bestandteil zur Beurteilung dieser Übung.  Zwingend
vorgeschrieben ist die Verwendung des entsprechend zur Laborübung
passenden Deckblattes mit:
\begin{itemize}
\item Namen der Teilnehmer
\item Matrikelnummern
\item Datum der Laborübung
\end{itemize}

\section{Richtlinien zur Protokollführung}

Die am Versuchsplatz gewonnenen Ergebnisse sind \emph{während} der
Laborübung zu dokumentieren und in schriftlicher Weise in Form eines
Protokolls bis zur nächsten Laborübung mitzubringen. Da Sie Studenten
der Informatik sind, werden Sie gebeten Ausarbeitung der
Laborprotokolle generell mit Unterstützung diverser Text-, Grafik- und
Tabellenkalkulationsprogrammen durchzuführen. Falls Sie mit \LaTeX{}
arbeiten wollen, können Sie den Quellcode dieses Dokuments als Vorlage
verwenden.

\section{Inhalt des Laborprotokolls}

\subsection{Aufgabenstellung}

Kurze Beschreibung der Messaufgabe. Dabei ist es sinnvoll auch die
verwendeten Messgeräte anzugeben. Werden besondere Anforderungen an
ein Messgerät gestellt, so ist auch z.B. die Art der Verwendung des
Messgerätes anzugeben.

\subsection{Schaltplan}

Der Schaltplan muss die Schaltung des Messaufbaus eindeutig und klar
wiedergeben. Die Schaltzeichen sind nach den gültigen Normen zu
zeichnen. Der Schaltplan ist durch die Angabe eines Titels unter dem
Schaltplan näher zu beschreiben sowie fortlaufend zu
nummerieren. Schaltplan~\ref{cir:beispiel} zeigt ein entsprechendes
Beispiel.

\begin{circuit}[h!]
  \centering
  \includegraphics{pics/stromrichtig}
  \caption{Beispiel zur Ausführung eines Schaltplans im
    Laborprotokoll}
  \label{cir:beispiel}
\end{circuit}

\subsection{Diagramme}

\begin{diagram}[b!]
  \centering
  \includegraphics[width=.62\textwidth]{pics/diagramm}
  \caption{Beispiel zur Ausführung eines Diagramms im Laborprotokoll}
  \label{dia:beispiel}
\end{diagram}

Bei Diagrammen ist es unerlässlich die Koordinatenachsen zu bezeichnen
(Maßgröße und Einheit). Von Vorteil ist auch eine klare Einteilung
(Bezifferung). Messpunkte sollten deutlich ersichtlich sein ($\times$,
+, $\diamond$, $\star$ oder ähnlich). Jedes Diagramm ist durch die
Angabe eines Titels unter dem Diagramm näher zu beschreiben sowie
fortlaufend zu nummerieren. Weiters muss im Text eine Interpretation
des Diagramms vorhanden sein. Diagramm~\ref{dia:beispiel} zeigt, dass
die I-U-Kennlinie für Messanordnung A nicht ganz linear ist, und bei
kleinen Ausgangsspannungen (unter etwa 2 Volt) abflacht.

\subsection{Tabellen}

Tabellen sind grundsätzlich durch die jeweilige Angabe der Messgröße
und der dazugehörigen Einheit darzustellen. Die Bezeichnung der
Messgröße hat in Bezug auf die Messschaltung zu erfolgen. Die Tabelle
ist durch die Angabe eines Titels unter der Tabelle näher zu
beschreiben sowie fortlaufend zu nummerieren. Die Reihenfolge der
Größen in den Spalten richtet sich nach:
\begin{enumerate}
\item eingestellte Größen
\item gemessene Größen
\item errechnete Größen und Werte
\end{enumerate}

\begin{table}[h!]
  \centering
  \begin{tabular}{ccc}
    \toprule
    Spannung U & Strom I & Widerstand R$_x$ \\
    (V) & ($\mu$A) & (M$\Omega$) \\
    \midrule
    2 & 1 & 2 \\
    4 & 2 & 2 \\
    6 & 3 & 2 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
  \caption{Beispiel zur Ausführung einer Tabelle im Laborprotokoll}
  \label{tab:beispiel}
\end{table}

\subsection{Formeln}

Die bei der Auswertung verwendeten Formeln sind im Protokoll an
entsprechender Stelle anzuführen. Einheiten für konkrete Werte sind
anzugeben.
\begin{equation*}
  I = \frac{0.5\mu V}{3.5\Omega}
\end{equation*}

\subsection{Diskussion}

Nach jeder Messaufgabe sollte eine kurze Erläuterung über das Ergebnis
der Messung abgegeben werden, z.B. können die berechneten Werte mit
den gemessenen Werten verglichen und entstandene Abweichungen erklärt
werden.

\section{Tipps}

Auch die Form der Laborprotokolle geht in die Benotung der Laborübung
ein. Halten Sie des Protokoll klar und übersichtlich, vermeiden Sie
unnötige Spielereien. Stellen Sie Information so dar, dass der Inhalt
schnell erfasst werden kann (z.B. durch passende Skalierung bei
Diagrammen).  Verwenden Sie eine automatische Rechtschreibüberprüfung,
um Tippfehler zu vermeiden.

\end{document}
